\def\abcmusix{N}
\input header

\def\freqbarno{99}
\def\nbinstruments{1}\relax
\def\Zu#1#2{\zcharnote{-14}{\tt #1}\qu#2}
\def\Zl#1#2{\zcharnote{-14}{\tt #1}\ql#2}

\centerline{Treble clef}

\cleftoksi{0}   % for treble clef (default if omitted)
\generalsignature{0}\relax
\generalmeter{\meterfrac{}{}}\relax
\debutextrait
\normal\elemskip=15pt
\notes
\Zu{B,,}{I}\Zu{C,}{J}\Zu{D,}{K}\Zu{E,}{L}\Zu{F,}{M}\Zu{G,}{N}\Zu{A,}{a}%
\Zu{B,}{b}%
\Zu{C}{c}\Zu{D}{d}\Zu{E}{e}\Zu{F}{f}\Zu{G}{g}\Zu{A}{h}\Zu{B}{i}%
\Zl{c}{j}\Zl{d}{k}\Zl{e}{l}\Zl{f}{m}\Zl{g}{n}\Zl{a}{o}\Zl{b}{p}%
\Zl{c'}{q}\Zl{d'}{r}\Zl{e'}{s}\Zl{f'}{t}\Zl{g'}{u}\Zl{a'}{v}%
\Zl{b'}{w}\Zl{c''}{x}%
\enotes
\finextrait

\vskip 1cm
\centerline{Bass clef}

\cleftoksi{6}   % for bass clef
\generalsignature{0}\relax
\generalmeter{\meterfrac{}{}}\relax
\debutextrait
\normal\elemskip=15pt
\notes
\Zu{A,}{A}\Zu{B,}{B}\Zu{C}{C}%
\Zu{D}{D}\Zu{E}{E}\Zu{F}{F}\Zu{G}{G}\Zu{A}{H}\Zu{B}{I}\Zu{c}{J}%
\Zl{d}{K}\Zl{e}{L}\Zl{f}{M}\Zl{g}{N}\Zl{a}{a}\Zl{b}{b}\Zl{c'}{c}%
\Zl{d'}{d}\Zl{e'}{e}\Zl{f'}{f}\Zl{g'}{g}\Zl{a'}{h}\Zl{b'}{i}\Zl{c''}{j}%
\Zl{d''}{k}%
\enotes
\finextrait

\vskip 1cm
\centerline{Alto clef}

\cleftoksi{3}   % for alto clef
\generalsignature{0}\relax
\generalmeter{\meterfrac{}{}}\relax
\debutextrait
\normal\elemskip=15pt
\notes
\Zu{F,}{F}\Zu{G,}{G}\Zu{A,}{H}%
\Zu{B,}{I}\Zu{C}{J}\Zu{D}{K}\Zu{E}{L}\Zu{F}{M}\Zu{G}{N}\Zu{A}{a}%
\Zu{B}{b}\Zl{c}{c}\Zl{d}{d}\Zl{e}{e}\Zl{f}{f}\Zl{g}{g}\Zl{a}{h}%
\Zl{b}{i}\Zl{c'}{j}\Zl{d'}{k}\Zl{e'}{l}\Zl{f'}{m}\Zl{g'}{n}%
\Zl{a'}{o}\Zl{b'}{p}%
\enotes
\finextrait

\vskip 1cm
\centerline{Tenor clef}

\cleftoksi{4}   % for tenor clef
\generalsignature{0}\relax
\generalmeter{\meterfrac{}{}}\relax
\debutextrait
\normal\elemskip=15pt
\notes
\Zu{E,}{E}\Zu{F,}{F}\Zu{G,}{G}\Zu{A,}{H}%
\Zu{B,}{I}\Zu{C}{J}\Zu{D}{K}\Zu{E}{L}\Zu{F}{M}\Zu{G}{N}\Zu{A}{a}%
\Zl{B}{b}\Zl{c}{c}\Zl{d}{d}\Zl{e}{e}\Zl{f}{f}\Zl{g}{g}\Zl{a}{h}%
\Zl{b}{i}\Zl{c'}{j}\Zl{d'}{k}\Zl{e'}{l}\Zl{f'}{m}%
\enotes
\finextrait


\end
