./memestruct of MOS_Hardware MOS header

tpl oFITSdate

CalenDate (1) CalenMonth (2) CenturyYear (3) hdr MOS_Hardware

hdr MOS_Hardware:TableMandatory (1)

EXTNAME (2) EXTVER (3) GRPIDn (4) DATE (5) ISA oFITSdate CTIME (6) BUTNDIAM (7) HYPODIAM (8) GYDBDIAM (9) GYDFDIAM (10) LEEWAY (11) END (999) tbl MOS_Hardware:MOS_Hardware (12)

hdr TableMandatory:XHDUMandatory (1) TFIELDS (2) MOS_Hardware:DATE (5)

ISA

PIVOTID (1) SLITID (2) FIBERID (3) FIBSTAT (4) OBJ_PKEY (5) PIV_POSX (6) PIV_POSY (7) PRK_POSX (8) PRK_POSY (9) HYPOLEN (10) ANGMAX (11)

XTENSION (1) BITPIX (2) NAXIS (3) NAXISn (4) PCOUNT (5) GCOUNT (6)