Cassegrain Focus

Control Room

GALIL0

Lantronix1

192:CT5:ASM ASCII (HWengineer) 1 main

192:CT5:ASM ASCII (HWengineer) 2 aux GALIL1

192:CT5:ASM ASCII (HWengineer) 3 main

192:CT5:ASM ASCII (HWengineer) 4 aux esiCCD

esiCCDctrl

DIG:WIR:ASM ClockBias (HWengineer) 61p

61p

DIG:WIR:ASM DewarPower (HWengineer) 17p

17p ANA:R58:ASM Video (HWengineer) v2 v2 ANA:R58:ASM Video (HWengineer) v1 v1

esiLantronMAU

ANA:WIR:ASM IP (HWengineer) AUI

AUI

esupv

dome_public_net

10T:CT5:ASM IP (HWengineer) esinst

100:CT5:ASM IP (HWengineer) esi5c

esi5cMAU

ANA:WIR:ASM IP (HWengineer) AUI le0

esiswitch

100:CT5:ASM IP (HWengineer)

hme0

RJ45d

100:CT5:ASM IP (HWengineer)

hme1

RJ45c

esirepeater

10T:CT5:ASM IP (HWengineer)

RJ45a

RJ45

10T:R58:ASM IP (HWengineer) BNC

BNC

4M:F62:ASM CCDctrl (HWengineer) Tx

Rx 50M:F62:ASM ImageStatus (HWengineer) Rx

Tx

10T:CT5:ASM IP (HWengineer)

RJ45b

RJ45